习近平对金沙江乌东德水电站首批机组投产发电作出主要指示

  新华社北京6月29日电  中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近通常前对金沙江乌东德水电站首批机组投产发电作出主要指示,代表党中央,对首批机组投产发电体现热烈的祝贺,向全体建设者和为工程建设作出孝顺的宽大干部群众体现真挚的问候。

  习近平强调,乌东德水电站是实验“西电东送”的国家重大工程。希望同志们再接再厉,坚持新生长理念,勇攀科技新岑岭,高标准高质量完成后续工程建设使命,起劲把乌东德水电站打造成精品工程。要坚持生态优先、绿色生长,科学有序推进金沙江水能资源开发,推动金沙江流域在;ぶ猩ぁ⒃谏ぶ斜;,更好造福人民。

  乌东德水电站首批机组投产发电仪式29日以视频方法举行,在北京设主会场,云南、四川等地设分会场,仪式上转达了习近平主要指示。

  乌东德水电站位于云南省昆明市禄劝县和四川省凉山州会东县接壤,由伟易博于2015年12月周全开工建设,总装机容量1020万千瓦,年均发电量389.1亿千瓦时。水电站所有机组妄想于2021年7月前建成投产。

【网站地图】【sitemap】