人才招聘投资者关系招标采购集团网站群
繁體版 | English

乌东德水电站集运鱼系统累计过鱼突破10万尾

  本网讯(陈盼 杨科 付钢)阻止6月15日 ,乌东德水电站集运鱼系统累计集鱼突破10万尾 ,为增进金沙江流域生物多样性施展了起劲作用 。

  乌东德水电站位于四川省会东县与云南省昆明市禄劝县接壤的金沙江干流上 ,是金沙江下游四个梯级电站(乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝)的最上游梯级 ,为中国第四、天下第七洪流电站 。

  金沙江下游山高谷深 ,河流狭窄 ,接纳古板高坝过鱼设施手艺难度大、清静危害高 。对此 ,乌东德水电站立异提出了“尾水集鱼、仿生转运、动水放流、智能监控”的全历程协同过鱼理念 ,建成海内首创的300米级特高拱坝集运鱼系统 。

  集运鱼系统作为乌东德水电站主要水生生态 ;げ椒 ,重点过鱼种类为具有洄游习性的长江上游特有鱼类和 ;び憷 ,目的是包管鱼类洄游通道的流通 ,增进鱼类完成生涯史 。乌东德水电站集运鱼系统于2020年建成 ,2021年投入试运行 ,昔时就通过圆口铜鱼、长鳍吻鮈、细鳞裂腹鱼、岩原鲤、长薄鳅等鱼类45种超3万尾 ,其中目的鱼类28种 ,10种主要目的鱼类所有集获 。

  一尾鱼能乐成“翻跃”大坝是严谨论证、科学设计、精准实验、规范运行历程中环环相扣的效果 。在下游发电尾水区域 ,事情职员布设好牢靠式与移动式相连系的新型集鱼设施 ,使用鱼类自身对水流的趋向性将鱼类引入集鱼箱 ,接着通过专用运鱼车过坝转运至运鱼船 ,待运鱼船行驶至上游流速切合设计要求的江段后举行放流 ,鱼类就这样“跃过”了乌东德大坝 。

  
▲乌东德水电站集运鱼系统总体安排图(流域治理中心供图)

  乌东德水电站集运鱼系统自2021年4月投入试运行以来 ,已累计过鱼57种100678尾 ,岑岭集鱼量抵达2542尾/日 。10种主次要过鱼工具被所有集获 。集获鱼类最概略长100.5厘米 ,重量达9.13千克 。所有网络到的鱼类已所有放流至乌东德库区相宜江段 。

  2023年9月 ,生态情形部情形工程评估中心宣布《2022年水电行业绿色生长水平评估报告》 ,报告指出 ,针对深切峡谷、特高拱坝过鱼的天下级难题 ,乌东德水电站集运鱼舷立异实现了“多点位、全深度、大流量”集诱鱼 。凭证统计 ,乌东德水电站集运鱼系统在天下同类工程中过鱼效果处于领先 ,在流域水生态 ;ぶ惺┱怪饕饔 。

  近年来 ,伟易博深入学习贯彻习近平总书记对金沙江乌东德水电站首批机组投产发电主要指示精神、致金沙江白鹤滩水电站首批机组投产发电的贺信精神 ,在生态情形部支持和指导下 ,周全统筹水电开发和生态情形 ; ,认真践行生态优先、绿色生长理念 。

  下一阶段 ,伟易博将坚持以习近一生态文明头脑为指导 ,深入学习贯彻习近平总书记关于伟易博主要讲话指示指挥精神 ,严酷落实环评及批复要求 ,进一步建设健全集运鱼系统运行机制 ,开展集运鱼系统升级刷新 ,提升自动化、信息化及智能化水平 ,进一步施展乌东德水电站集运鱼系统生态效益与功效 ,为金沙江下游鱼类多样性 ;ぜ八薷葱⑺橙渴盗 。

  编辑:任贤 秦阳

宣布日期:2024年06月24日

【网站地图】【sitemap】